Gestion des images dans le ruban Access

Thierry GASPERMENT

Découvrez les différentes possibilités de gestion des images du ruban Access.
Intégrez les images à votre application.
Utilisez des images transparentes.

Commentez

- Titre : Gestion des images dans le ruban Access

- Auteur : Thierry GASPERMENT

- Parution : 25 septembre 2009

- Mise à jour : 7 mai 2018

- Licence : Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2009 Thierry GASPERMENT. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Droits de diffusion permanents accordés à Developpez LLC.

Sommaire

- I. Introduction

- II. Contrôles de ruban utilisant des images

- III. Utilisation d'une image standard : attribut ImageMso

- IV. Chargement initial : callback loadImage

- V. Chargement à la demande : callback getImage

- VI. Image dynamique sur un bouton bascule

- VII. Intégrer les images à l'application : utilisation d'un champ pièce-jointe

- VIII. Utilisation de GdiPlus : transparence des images et format png

- VIII-A. Chargement de fichiers image avec transparence

- VIII-B. Chargement d'image avec transparence depuis un champ pièce-jointe

- IX. Transparence des images et format ico

- IX-A. Chargement de fichiers icônes avec transparence

- IX-B. Chargement d'icônes avec transparence depuis un champ pièce-jointe

- X. Conclusion

I - Introduction

Dans la version 2007 d'Office, les barres de menus ont été remplacées par le ruban.
La programmation de ce ruban se fait en XML.

Les images affichées sur les contrôles du ruban peuvent être soit :

- des images standards intégrées à Office ;

- des images personnalisées.

Nous allons voir les différentes techniques pour gérer ces images.

Pour créer plus facilement le XML de vos rubans, utilisez l'assistant ruban.

Pour mieux comprendre la programmation des rubans, consultez ces tutoriels :

- Programmez et personnalisez le ruban de vos applications Access 2007

- La personnalisation du ruban sous Excel 2007

- Personnalisation du ruban: Les fonctions d'appel CallBacks.

- Comment personnaliser le Ruban de Word 2007

II - Contrôles de ruban utilisant des images

Les types de contrôles du ruban qui affichent une image sont :

Type de contrôle

Description

button

Bouton.

comboBox

Liste déroulante avec une zone de texte d'édition.

dropDown

Liste déroulante sans zone de texte d'édition.

dynamicMenu

Menu dynamique

editBox

Zone de texte d'édition.

gallery

Galerie de contrôles.

group

Groupe contenant les contrôles.

toggleButton

Bouton bascule.

III - Utilisation d'une image standard : attribut ImageMso

De nombreuses images standards sont disponibles : elles sont installées avec Office.

Pour utiliser une de ces images, définissez tout simplement l'attribut XML imageMso du contrôle.

La liste des valeurs possibles pour imageMso est disponible dans un fichier Excel sur le site de microsoft : Liste des imageMso.

Notez qu'il est également possible d'utiliser une des valeurs de l'attribut idMso proposées dans la Liste des idMso.

Voici un exemple de code XML utilisant l'attribut imageMso :

Utilisation de imageMso

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab1" label="ImageMso">
<group id="group1" label="Exemple d'ImageMso">
<button id="button1" imageMso="AppointmentColorDialog" label="ImageMso = AppointmentColorDialog"/>
<button id="button2" imageMso="_9" label="ImageMso = _9"/>
</group>
<group id="group2" label="Exemple d'IdMso utilisé comme ImageMso">
<button label="ImageMso = AppointmentColorDialog" imageMso="ViewsModeMenu" id="button3"/>
<button id="button4" label="ImageMso = GroupCollectData" imageMso="GroupCollectData"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Ce code XML suffit à afficher les images.

Aucun code VBA n'est nécessaire.

Voici le ruban obtenu :

Utilisez l'assistant ruban pour trouver plus facilement l'imageMso dont vous avez besoin.

IV - Chargement initial : callback loadImage

Un callback est un appel à une procédure VBA.

Si vous ne savez pas comment fonctionnent les callback, je vous invite à consulter les tutoriels cités en introduction.

loadImage est un callback associé à l'élément CustomUI.

La procédure ainsi définie sera exécutée une seule fois pour chaque contrôle dont l'attribut image est renseigné.

Elle sera ignorée en cours d'utilisation de l'application, même après un appel à Invalidate ou InvalidateControl.

Cet attribut loadImage ne peut donc pas être utilisé pour des images dynamiques qui doivent changer en fonction d'événements dans la base de données.

Voici le début du code XML d'un ruban utilisant l'attribut loadImage :

Attribut loadImage

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" loadImage="Ribbon_loadImage">

La procédure VBA Ribbon_loadImage sera exécutée au premier affichage de chaque contrôle de ruban dont l'attribut image est renseigné.

Voici comment l'écrire :

Procédure Ribbon_loadImage

Sub Ribbon_loadImage(imageId As String, ByRef image)

End Sub

La procédure nous envoie un paramètre imageId : c'est en fait la valeur de l'attribut image de l'élément dont l'image doit être chargée.

En retour, on doit modifier le paramètre image qui attend un objet de type IPictureDisp.
Un objet de type IPictureDisp peut être simplement créé avec la fonction VBA LoadPicture.

Voici un exemple de code XML utilisant l'attribut loadImage :

Utilisation de loadImage

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" loadImage="Ribbon_loadImage">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab2" label="loadImage">
<group id="group3" label="Images chargées avec loadImage">
<button id="button5" label="fichier display.gif" image="display.gif" size="large"/>
<button id="button6" label="fichier notepad.gif" image="notepad.gif" size="large"/>
<button id="button7" label="fichier clock.gif" image="clock.gif" size="large"/>
<button id="button8" label="fichier ferme.bmp" image="ferme.bmp" size="large"/>
<button id="button9" label="fichier bat1.gif" image="bat1.gif" size="large"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Avec, dans un module VBA, le code de la fonction de chargement des images :

Procédure de chargement des images

Sub Ribbon_loadImage(imageId As String, ByRef image)
Set image = LoadPicture(CurrentProject.Path & "\images\" & imageId)
End Sub

Notez que dans cet exemple, les images sont des fichiers stockés dans un sous-répertoire nommé images.

Voici le ruban obtenu :

La transparence des images n'a pas été conservée (les images gif utilisées sont des images avec transparence).

Nous verrons plus loin dans cet article comment conserver la transparence des images chargées.

V - Chargement à la demande : callback getImage

getImage est un callback associé aux éléments qui affichent une image.

Pour des listes ou galeries, on trouve également le callback getItemImage.

La procédure ainsi définie sera exécutée pour chaque contrôle :

- Au premier affichage du contrôle ;

- Après un appel à Invalidate ou InvalidateControl.

Voici le code XML d'un bouton de ruban utilisant l'attribut getImage :

Attribut getImage

<button id="button9" label="fichier bat1.gif" tag="bat1.gif" getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>

La procédure VBA Ribbon_getImage sera exécutée au premier affichage du bouton, puis à chaque fois que le contrôle est invalidé par un appelà Invalidate ou InvalidateControl.

Voici comment écrire cette procédure :

Procédure Ribbon_loadImage

Sub Ribbon_getImage(control As IRibbonControl, ByRef image)

End Sub

Activez la référence à Microsoft Office 12.0 Object Library pour définir le type de données IRibbonControl

La procédure nous envoie un paramètre control : c'est l'élément dont l'image doit être chargée.

En retour on doit modifier le paramètre image qui attend un objet de type IPictureDisp.
Un objet de type IPictureDisp peut être simplement créé avec la fonction VBA LoadPicture.

Voici un exemple de code XML utilisant l'attribut getImage :

Utilisation de getImage

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab3" label="getImage">
<group id="group4" label="Images chargées avec getImage">
<button id="button10" label="fichier display.gif" tag="display.gif" getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button11" label="fichier notepad.gif" tag="notepad.gif" getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button12" label="fichier clock.gif" tag="clock.gif" getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button13" label="fichier ferme.bmp" tag="ferme.bmp" getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button14" label="fichier bat1.gif" tag="bat1.gif" getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Avec, dans un module VBA, le code de la fonction de chargement des images :

Procédure de chargement des images

Sub Ribbon_getImage(control As IRibbonControl, ByRef image)
Set image = LoadPicture(CurrentProject.Path & "\images\" & control.Tag)
End Sub

Notez que dans cet exemple, les images sont des fichiers stockés dans un sous-répertoire nommé images.

Le nom du fichier à charger est stocké dans l'attribut Tag du contrôle du ruban.

Voici le ruban obtenu :

L'affichage des images est identique avec loadImage ou getImage.
La seule différence dans cet exemple est que dans un cas on utilise l'attribut image pour stocker le nom du fichier et dans l'autre cas on utilise l'attribut tag.

Dans le chapitre suivant, nous allons détailler une utilisation de getImage qui ne pourrait être réalisée avec loadImage.

La transparence des images n'a pas été conservée (les images gif utilisées sont des images avec transparence).
Nous verrons plus loin dans cet article comment conserver la transparence des images chargées.

VI - Image dynamique sur un bouton bascule

Au cours de ce chapitre, nous allons réaliser une case à cocher de grande taille.
Pour la réaliser, nous utilisons un bouton bascule dont l'image est modifiée en fonction de l'état appuyé ou non du bouton.

Pour modifier l'image dynamiquement, il faut :

- utiliser la procédure de rappel onLoad du ruban (élément customUI) afin d'obtenir un objet IRibbonUI représentant le ruban ;

- utiliser la procédure de rappel onAction du bouton pour agir en VBA lors du clic sur le bouton.
- utiliser l'objet ruban (IRibbonUI) pour invalider le bouton et ainsi déclencher la mise à jour de ce bouton ;

- utiliser la procédure de rappel getImage du bouton bascule pour mettre à jour l'image.

Nous allons également utiliser la procédure de rappel getPressed du bouton pour synchroniser l'état du bouton avec une variable VBA.

Voici le code XML du ruban :

XML pour bouton bascule

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" onLoad="Ribbon_onLoad">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab4" label="getImage : Bascule">
<group id="group5" label="Bascule avec getImage">
<toggleButton id="togglebutton1" getImage="Ribbon_getImage"
onAction="Ribbon_onAction" label="Bascule avec image dynamique"
getPressed="Ribbon_getPressed" size="large"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Dans le code VBA nous ajoutons, en en-tête d'un module, la déclaration de l'objet ruban et du flag qui représente l'état du bouton bascule :

Déclarations

Private gFlag As Boolean
Private oRibbon As IRibbonUI

Ensuite, nous utilisons la procédure de rappel pour conserver l'objet ruban :

Définition de l'objet ruban au chargement

Sub Ribbon_onLoad(ribbon As IRibbonUI)
Set oRibbon = ribbon
End Sub

oRibbon est alors défini au chargement du ruban.
Cet objet nous permet d'invalider tout ou une partie du ruban.

Lorsqu'on clique sur le bouton, la procédure Ribbon_onAction est exécutée.
On récupère dans le paramètre pressed l'état du bouton (enfoncé ou relâché) et on le stocke dans la variable gFlag.
On appelle ensuite la méthode InvalidateControl du ruban pour déclencher la mise à jour du bouton.

Sur action sur le bouton bascule

Sub Ribbon_onAction(control As IRibbonControl, pressed As Boolean)
Select Case control.Id
Case "togglebutton1"
gFlag = pressed
oRibbon.InvalidateControl control.Id
End Select
End Sub

Lorsqu'on invalide le bouton avec la méthode InvalidateControl, toutes ses procédures de rappel get* sont exécutées.

La procédure getImage nous permet de définir l'image en fonction de l'état du bouton :

Mise à jour de l'image

Sub Ribbon_getImage(control As IRibbonControl, ByRef image)
Select Case control.Id
Case "togglebutton1"
If gFlag Then
' Image de case cochée
Set image = LoadPicture(CurrentProject.Path & "\images\cocher.jpg")
Else
' Image de case décochée
Set image = LoadPicture(CurrentProject.Path & "\images\decocher.jpg")
End If
End Select
End Sub

Et la procédure getPressed détermine l'état du bouton, que l'on synchronise avec notre flag gFlag.

Mise à jour de l'état

Sub Ribbon_getPressed(control As IRibbonControl, ByRef returnValue)
Select Case control.Id
Case "togglebutton1"
returnValue = gFlag
End Select
End Sub

Il n'est pas utile d'employer cette procédure de rappel getPressed si l'état du bouton est uniquement modifié par clic de l'utilisateur.

Mais en définissant cette procédure, on peut également modifier l'état du bouton de ruban par code VBA :

Mise à jour de l'état par code VBA

' Définit l'état à "cocher"
gFlag = True
' Met à jour le bouton bascule
oRibbon.InvalidateControl "togglebutton1"

Voilà donc un exemple d'utilisation de getImage.
Cet exemple n'aurait pas pu être réalisé avec la fonction loadImage qui n'est appelée qu'une seule fois.

VII - Intégrer les images à l'application : utilisation d'un champ pièce-jointe

Peut-être souhaitez-vous intégrer les images du ruban dans votre fichier Access ?
Si le code XML est lui aussi contenu dans une table de la base de données, tout le ruban sera alors inclus dans le fichier Access.
Il n'y aura plus de fichiers externes.

Les fichiers images peuvent être intégrés dans un champ de type pièce-jointe (nouveauté apparue avec Access 2007).

Créez d'abord une table nommée TRibbonImg avec pour champs :

- id : champ texte ;

- img : pièce-jointe.

Créez ensuite un formulaire simple FrmRibbonImg contenant les deux champs de la table TRibbonImg et ayant cette table comme source (utilisez si nécessaire l'assistant de création de formulaire).
Nommez le contrôle pièce-jointe img.

Ajoutez chaque image dans la table.
Utilisez un enregistrement par image, ne stockez pas plusieurs images dans le même champ pièce-jointe.

Le champ id est utilisé pour identifier l'image dans la table : vous pouvez décider d'y mettre un id de contrôle ou n'importe quel identifiant pourvu qu'il soit unique.
Si vous utilisez l'identifiant du contrôle, vous devrez définir une image par contrôle même si plusieurs contrôles utilisent la même image.
Une solution simple et efficace consiste à utiliser un identifiant qui sera défini dans l'attribut tag du contrôle de ruban (ou l'attribut image si on utilise loadImage).

Dans cet exemple, nous ajoutons des images avec comme id le nom du fichier :

XML pour images chargées depuis une table

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" loadImage="Ribbon_loadImage">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab5" label="Image depuis un champ pièce-jointe">
<group id="group6" label="Image depuis un champ pièce-jointe">
<button id="button15" label="id bat1.gif" image="bat1.gif" size="large"/>
<button id="button16" label="id cigogne.gif" image="cigogne.gif" size="large"/>
<button id="button17" label="id ferme.bmp" image="ferme.bmp" size="large"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Il faut enfin, pour charger les images et les injecter dans le ruban :

- ouvrir le formulaire positionné sur l'enregistrement désiré ;

- et utiliser la méthode cachée PictureDisp du contrôle pièce-jointe.

Procédure de chargement d'images

Sub Ribbon_loadImage(imageId As String, ByRef image)
On Error GoTo Gestion_Erreurs
DoCmd.OpenForm "FrmRibbonImg", , , "id=""" & imageId & """", , acHidden
Set image = Forms("FrmRibbonImg").img.PictureDisp
Exit Sub
Gestion_Erreurs:
MsgBox "Image invalide : " & imageId
End Sub

Notez qu'on ouvre le formulaire en mode invisible (acHidden) car on ne souhaite pas le voir à l'écran.

Voici le ruban obtenu :

La transparence des images n'a, cette fois-ci encore, pas été conservée (les images gif utilisées sont des images avec transparence).
Nous verrons plus loin dans cet article comment conserver la transparence des images chargées.

VIII - Utilisation de GdiPlus : transparence des images et format png

Cela ne vous a sans doute pas échappé, les méthodes décrites jusqu'ici ont deux limitations majeures :

- la transparence des images gif n'est pas conservée ;

- le format png n'est pas accepté.

Le format png est un format d'image très intéressant : bonne qualité d'image, taille de fichier réduite, et prend en charge la transparence.

Il est possible d'aller au-delà de ces limitations en utilisant GdiPlus pour charger les images.
GdiPlus est une librairie graphique introduite avec Windows XP.

La librairie est en téléchargement pour les systèmes d'exploitation suivants (Windows 2000; Windows 98; Windows ME; Windows NT; Windows XP; Windows Vista) : Lien vers la libraire en téléchargement sur Microsoft.com
Le fichier gdiplus.dll doit être placé dans le répertoire de l'application.

Mais utiliser les fonctions de GdiPlus n'est pas très facile.
Voici donc un module de classe à utiliser dans vos applications : Module de classe clRibbonImage.

Importer le fichier dans l'éditeur VBA : Fichier =>Importer un fichier

VIII-A - Chargement de fichiers image avec transparence

Le XML reste inchangé, faisons le test avec loadImage :

XML avec loadImage

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" loadImage="Ribbon_loadImage">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab2" label="loadImage">
<group id="group7" label="Images chargées avec loadImage et gdiplus">
<button id="button5_gdiplus" label="fichier display.gif" image="display.gif" size="large"/>
<button id="button6_gdiplus" label="fichier notepad.gif" image="notepad.gif" size="large"/>
<button id="button7_gdiplus" label="fichier clock.gif" image="clock.gif" size="large"/>
<button id="button8_gdiplus" label="fichier ferme.bmp" image="ferme.bmp" size="large"/>
<button id="button9_gdiplus" label="fichier bat1.gif" image="bat1.gif" size="large"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Avec, dans un module VBA, le code de la fonction de chargement des images :

Procédure de chargement des images avec GdiPlus

Sub Ribbon_loadImage(imageId As String, ByRef image)
Dim loGdi as New clRibbonImage
Set Image = loGdi.LoadFromFile(CurrentProject.Path & "\images\" & imageId)
End Sub

Il suffit de déclarer un objet de type clRibbonImage et de remplacer l'appel à LoadPicture par un appel à la fonction LoadFromFile de cet objet.

Voici le ruban obtenu, comparé au résultat obtenu précédemment avec LoadPicture :

La transparence est au rendez-vous!
Il est également possible de charger des fichiers png avec cette nouvelle fonction.

VIII-B - Chargement d'image avec transparence depuis un champ pièce-jointe

Nous utilisons dans ce chapitre la même table TRibbonImg que celle créée précédemment.

Le XML reste inchangé, faisons le test cette fois-ci avec getImage :

XML avec getImage

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab3" label="getImage">
<group id="group8" label="Images depuis un champ pièce-jointe et GdiPlus">
<button id="button15_plus" label="id bat1.gif" tag="bat1.gif"
getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button16_plus" label="id cigogne.gif" tag="cigogne.gif"
getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button17_plus" label="id ferme.bmp" tag="ferme.bmp"
getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button18_plus" label="id ok.png" tag="ok.png"
getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
<button id="button19_plus" label="id ship.png" tag="ship.png"
getImage="Ribbon_getImage" size="large"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Avec, dans un module VBA, le code de la fonction de chargement des images :

Procédure de chargement des images avec GdiPlus

Public Sub Ribbon_getImage(ByVal control As IRibbonControl, ByRef image)
Dim loGdi as New clRibbonImage
Set image = loGdi.LoadFromAttachment("TRibbonImg", "img", "id='" & control.Tag & "'")
End Sub

Il suffit de déclarer un objet de type clRibbonImage et de remplacer l'appel à LoadPicture par un appel à la fonction LoadFromAttachment de cet objet.

Cette fonction LoadFromAttachment demande 3 paramètres :

- pTable : Nom de la table qui contient les images ;

- pField : Nom du champ pièce-jointe ;

- pWhere : Clause Where pour rechercher une image en particulier.

Voici le ruban obtenu, comparé au résultat obtenu précédemment avec un formulaire masqué :

La transparence est au rendez-vous!
Remarque : il est également possible de charger des fichiers png avec cette nouvelle fonction.

IX - Transparence des images et format ico

Une autre solution pour obtenir de la transparence pour les images du ruban est d'utiliser le format .ico des icônes.

Là encore, il faut utiliser quelques API pour charger les icônes mais gdiplus n'est pas utile ici.
Le code utilisé pour charger les fichiers ico est allégé par rapport au précédent code utilisant gdiplus, mais seul le format ICO est supporté.

Il existe de nombreux outils gratuits pour créer des fichiers ico et également des convertisseurs en ligne, par exemple Converticon.
Vous pouvez aussi trouver des icônes prêts à l'emploi sur internet; vérifier toutefois leur licence d'utilisation au préalable.

Voici donc un module à utiliser dans vos applications pour charger les fichiers ico : Module standard ModRibbonIcon.

Importer le fichier dans l'éditeur VBA : Fichier =>Importer un fichier…

IX-A - Chargement de fichiers icônes avec transparence

Nous avons ici 3 icônes dans un sous-répertoire images.

Faisons le test avec loadImage :

XML avec loadImage

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" loadImage="Ribbon_loadImage">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab4" label="Icônes">
<group id="group9" label="Icônes depuis un fichier">
<button id="button1_icon" label="fichier clock.ico" image="clock.ico"/>
<button id="button2_icon" label="fichier help.ico" image="help.ico"/>
<button id="button3_icon" label="fichier timbre.ico" image="timbre.ico"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Avec, dans un module VBA, le code de la fonction de chargement des images :

Procédure de chargement des images avec GdiPlus

Sub Ribbon_loadImage(imageId As String, ByRef image)
Set image = IconLoadFromFile(CurrentProject.Path & "\images\" & imageId)
End Sub

Il suffit de remplacer l'appel à LoadPicture par un appel à la fonction IconLoadFromFile.

Voici le ruban obtenu :

Notez que la fonction accepte un deuxième paramètre pIconNumber pour éventuellement préciser le numéro de l'icône dans le fichier.
En effet un fichier ico peut contenir plusieurs images de tailles différentes.
Dans la base de données en téléchargement, vous trouverez un exemple d'utilisation de ce paramètre.

IX-B - Chargement d'icônes avec transparence depuis un champ pièce-jointe

Nous utilisons dans ce chapitre la même table TRibbonImg que celle créée précédemment.
Nous y ajoutons les 3 icônes, avec en identifiant le nom du fichier.

Faisons le test cette fois-ci avec getImage :

XML avec getImage

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab id="tab4" label="Icônes">
<group id="group10" label="Icônes depuis une pièce-jointe">
<button id="button4_icon" label="pièce-jointe clock.ico" tag="clock.ico" getImage="Ribbon_GetImage"/>
<button id="button5_icon" label="pièce-jointe help.ico" tag="help.ico" getImage="Ribbon_GetImage"/>
<button id="button6_icon" label="pièce-jointe timbre.ico" getImage="Ribbon_GetImage" tag="timbre.ico"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Avec, dans un module VBA, le code de la fonction de chargement des images :

Procédure de chargement des images avec GdiPlus

Public Sub Ribbon_getImage(ByVal control As IRibbonControl, ByRef image)
Set image = IconLoadFromAttachment("TRibbonImg", "img", "id='" & control.Tag & "'")
End Sub

Il suffit de remplacer l'appel à LoadPicture par un appel à la fonction IconLoadFromAttachment.

Cette fonction IconLoadFromAttachment demande au minimum 3 paramètres :

- pTable : Nom de la table qui contient les images ;

- pField : Nom du champ pièce-jointe ;

- pWhere : Clause Where pour rechercher une image en particulier.

Voici le ruban obtenu; le résultat est identique à ce qu'on obtient avec des fichiers externes :

Notez que la fonction accepte un dernier paramètre pIconNumber pour éventuellement préciser le numéro de l'icône dans le fichier.
En effet un fichier ico peut contenir plusieurs images de tailles différentes.
Dans la base de données en téléchargement, vous trouverez un exemple d'utilisation de ce paramètre.
On peut par exemple utiliser un numéro d'icône pour un bouton de taille normal et un autre pour un bouton de taille large.

X - Conclusion

On a donc à notre disposition plusieurs méthodes pour gérer les images du ruban.

Il faut faire un choix en fonction de notre besoin :

- images standards ou besoin d'images personnalisées ?

- images intégrées ou fichiers externes ?

- besoin de transparence ou non ?

J'invite les plus courageux à découvrir (ou re-découvrir) les modules de classe clGdiplus et clGdi32.
(Le module clRibbonImage est en fait une version remaniée de clGdiplus.)
Ces modules de classe permettent de générer des images et de les utiliser ensuite dans le ruban grâce à leur méthode GetIPictureDisp.
Toutes les fantaisies deviennent possibles, même d'afficher un gif animé dans le ruban grâce à GdiPlus.
Les téléchargements

Télécharger le module de classe pour GdiPlus au format texte
Télécharger le module pour gérer les icônes au format texte

Télécharger la base d'exemples au format ACCESS 2007